od真人官方

 od真人官方首页  本站首页  中心概况  机构设置  师资队伍  教学体系  教学资源  工作动态  实训精品课程  联系我们  党群工作 
 图片新闻 
 通知开元国际53kyvip告 
 中心新闻 
 竞赛专栏 
 中心简介 
 中心领导 
 管理制度 
 开设课程 
 机构设置 
 成员信息 
 教师风采 
 教学体系介绍 
 认知工程训练 
 基础工程训练 
 综合工程实践与运用训练 
 特色与实践创新训练 
 教学课件 
 各车间简介 
 教学微视频 
 工作简报 
 工作安排 
 3D打印理论知识 
 3D打印技能训练 
 创新创业能力训练 
 联系我们 
 党建新闻 
 理论学习 
工作动态
 工作简报 
 工作安排 
工作简报
您的位置: 本站首页>工作动态>工作简报>正文

od真人官方:苏向东院长到工程训练中心调研指导

2021年02月28日 17:59

(本网讯 金璐) 202122816:00,院长苏校东莅临工程训练中心调研指导,工程训练中心主任高兴勇、副主任钟晓锋陪同调研,各科室负责人参加。

苏院长深入工程训练中心铸造焊接训练车间、普通车削车间等,详细查看了车间的实习教学运行情况,场地及设备利用情况,并现场做了指示,他指出,工程训练中心现有设备较为陈旧落后,跟不上新工科建设发展需求,在“十四五”期间,工程训练中心要加大建设发展力度,从实物实训、虚拟实训两个角度思考建设;建设项目要有差异性,加大受益面广的项目建设规模,做优特定宝运莱电子游戏的特色项目;将新型工业化和信息化技术融入到训练过程中。

       

苏校长走访了工程训练中心铸造焊接实验室,窗体顶端

苏小组体顶端

 

 

关闭
 
访问量人数:

贵州省贵阳市花溪区博士路 电话:0851-88906507

中心网站  版权所有

od真人(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版